
\begin{DoxyRefList}
\item[Member \doxyref{Milter.dictfromlist}{p.}{namespaceMilter_a70614463afdd03aa7fefafde049ce003} (args)]\label{deprecated__deprecated000001}%
You probably want \doxyref{Milter.\+param2dict}{p.}{namespaceMilter_aa7a286dc2615af8a18b4ce61142b69c7} instead.  
\item[Class \doxyref{Milter.test.Test\+Base}{p.}{classMilter_1_1test_1_1TestBase} ]\label{deprecated__deprecated000002}%
Use Milter.\+test.\+Test\+Ctx 
\end{DoxyRefList}